0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 Lorenz_96 Variable 1 for ./Prior_Diag.nc

0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 Lorenz_96 Variable 13 for ./Prior_Diag.nc

0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 Lorenz_96 Variable 27 for ./Prior_Diag.nc