0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 0

0.5

1 Lorenz_96 model Var 1 Ensemble Error Spread for ./Prior_Diag.nc

model time (100 timesteps) distance time-mean Ensemble Mean Total Error = 0.22454 time-mean Ensemble Spread = 0.27079

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 0 0.5 1 1.5 Lorenz_96 model Var 13 Ensemble Error Spread for ./Prior_Diag.nc

model time (100 timesteps) time-mean Ensemble Mean Total Error = 0.30668 time-mean Ensemble Spread = 0.31104

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 0

0.5

1 Lorenz_96 model Var 27 Ensemble Error Spread for ./Prior_Diag.nc

model time (100 timesteps) time-mean Ensemble Mean Total Error = 0.21285 time-mean Ensemble Spread = 0.26805