0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 -5 0 5 10 Lorenz_96 Variable 1 of ./Prior_Diag.nc

model time (100 timesteps)

True State Ensemble Mean

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 -5 0 5 10 Lorenz_96 Variable 13 of ./Prior_Diag.nc

model time (100 timesteps)

True State Ensemble Mean

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 -5 0 5 10 Lorenz_96 Variable 27 of ./Prior_Diag.nc

model time (100 timesteps)

True State Ensemble Mean