0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

model time (100 timesteps)

Total Error

Lorenz_96 Total Error over all 40 variables for ./Prior_Diag.nc time-mean Ensemble Mean Total Error = 1.9752 time-mean Ensemble Spread Total Error = 2.1046