0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 -1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Lorenz_96 Correlation of variable state 20, T = 50, with variable state 18 20 ensemble members -- Prior_Diag.nc

time (timestep #) correlation